From 4b692f7adc5436638a922691bd953557937e7824 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Emile <hanemile@protonmail.com>
Date: Sat, 23 Feb 2019 02:12:08 +0100
Subject: :memo: updated stuff making it easier for new readers to grasp the
 main concepts

---
 docs/ergebnisse.tex | 17 ++++++++++-------
 1 file changed, 10 insertions(+), 7 deletions(-)

(limited to 'docs/ergebnisse.tex')

diff --git a/docs/ergebnisse.tex b/docs/ergebnisse.tex
index cea3c8e..dc6bd82 100644
--- a/docs/ergebnisse.tex
+++ b/docs/ergebnisse.tex
@@ -1,9 +1,12 @@
 \section{Ergebnisse}
 
-Die ``ursprüngliche`` Laufzeit in \( O(n^2) \) ist auf \( O(n \cdot log_4(n)) \)
-reduziert was es (in der Theorie) ermöglicht eine ``echte`` Galaxie mit
-200.000.000 Sternen in \textbf{45 Minuten} statt \textbf{1267 Jahren} zu
-simulieren. Es wird dabei davon ausgegangen, dass pro Sekunde die Kraft die auf
-1.000.000 Sterne wirkt berechnet werden kann. Dies ist auf einen einzlnem
-Rechner nicht durchführbar, durch die Aufteilung auf mehrere Rechner ist es
-jedoch möglich.
+Die Generierung der Punktwolken ist komplett skaliert, es ist nun möglich
+mehrere Generator-Instanzen hochzufen welche die Sterne generieren und in eine
+Datenbank schreiben. Die Sterne in der Datenbank können nun auch simuliert
+werden, die ``ursprüngliche`` Laufzeit in \( O(n^2) \) ist auf \( O(n \cdot
+log_4(n)) \) reduziert was es (in der Theorie) ermöglicht eine ``echte``
+Galaxie mit 200.000.000 Sternen in \textbf{45 Minuten} statt \textbf{1267
+Jahren} zu simulieren (Faktor 14.808.695). Es wird dabei davon ausgegangen,
+dass pro Sekunde die Kraft die auf 1.000.000 Sterne wirkt berechnet werden
+kann. Dies ist auf einen einzlnem Rechner nicht durchführbar, durch die
+Aufteilung auf mehrere Rechner ist es jedoch möglich.
-- 
cgit 1.4.1

